-- Die Inflation liegt seit dem V5-Modell plan-weit am Plan (Plan.inflationRateDefault).
-- Die Phasen-Ueberschreibung wurde von der Berechnung nie gelesen und wird nun entfernt.
ALTER TABLE "Phase" DROP COLUMN "inflationRate";
