-- Versionierung startet neu bei 0.1 statt 1.0 (SPEZIFIKATION 3.8).
--
-- Ein Szenario laeuft in der 0er-Reihe (0.1, 0.2, ... 0.137), bis der Benutzer bewusst eine
-- HAUPTVERSION setzt -- erst dann wird daraus 1.0. Vorher begann jedes Szenario bereits bei
-- 1.0, wodurch die Hauptversion ihre Bedeutung verlor.
--
-- Nur der DEFAULT wird umgestellt; bestehende Zeilen bleiben unveraendert, damit eine bereits
-- gelaufene Historie nicht rueckwirkend umnummeriert wird.
ALTER TABLE "Scenario" ALTER COLUMN "currentMajor" SET DEFAULT 0;
